---
title: 窗口
sidebar_position: 4
---

# 窗口

## 概述

这些方法可以控制应用程序窗口。

### 窗口标题

Go 方法签名: `WindowSetTitle(ctx context.Context, title string)`

JS 方法签名: `WindowSetTitle(title: string)`

设置窗口标题栏中的文本。

### 窗口全屏

Go 方法签名: `WindowFullscreen(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowFullscreen()`

使窗口全屏。

### 窗口取消全屏

Go 方法签名: `WindowUnFullscreen(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowUnFullscreen()`

在全屏之前恢复先前的窗口尺寸和位置。

### 窗口居中

Go 方法签名: `WindowCenter(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowCenter()`

使窗口在当前窗口所在的监视器上居中。

### 窗口重新加载

Go 方法签名: `WindowReload(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowReload()`

执行“重新加载”（重新加载 index.html）

### 显示窗口

Go 方法签名: `WindowShow(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowShow()`

如果窗口当前处于隐藏状态，则显示该窗口。

### 隐藏窗口

Go 方法签名: `WindowHide(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowHide()`

隐藏窗口（如果当前可见）。

### 设置窗口尺寸

Go 方法签名: `WindowSetSize(ctx context.Context, width int, height int)`

JS 方法签名: `WindowSetSize(size: Size)`

设置窗口的宽度和高度。

### 获取窗口尺寸

Go 方法签名: `WindowGetSize(ctx context.Context) (width int, height int)`

JS 方法签名: `WindowGetSize() : Size`

获取窗口的宽度和高度。

### 设置窗口最小尺寸

Go 方法签名: `WindowSetMinSize(ctx context.Context, width int, height int)`

JS 方法签名: `WindowSetMinSize(size: Size)`

设置最小窗口大小。如果窗口当前小于给定尺寸，将调整窗口大小。

将大小设置为 `0,0` 将禁用此约束。

### 设置窗口最大尺寸

Go 方法签名: `WindowSetMaxSize(ctx context.Context, width int, height int)`

JS 方法签名: `WindowSetMaxSize(size: Size)`

设置最大窗口大小。如果窗口当前大于给定尺寸，将调整窗口大小。

将大小设置为 `0,0` 将禁用此约束。

### 设置窗口位置

Go 方法签名: `WindowSetPosition(ctx context.Context, x int, y int)`

JS 方法签名: `WindowSetPosition(position: Position)`

设置相对于窗口当前所在监视器的窗口位置。

### 获取窗口位置

Go 方法签名: `WindowGetPosition(ctx context.Context) (x int, y int)`

JS 方法签名: `WindowGetPosition() : Position`

获取相对于窗口当前所在显示器的窗口位置。

### 窗口最大化

Go 方法签名: `WindowMaximise(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowMaximise()`

最大化窗口以填满屏幕。

### 窗口取消最大化

Go 方法签名: `WindowUnmaximise(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowUnmaximise()`

将窗口恢复到最大化之前的尺寸和位置。

### 窗口最小化

Go 方法签名: `WindowMinimise(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowMinimise()`

最小化窗口。

### 窗口取消最小化

Go 方法签名: `WindowUnminimise(ctx context.Context)`

JS 方法签名: `WindowUnminimise()`

将窗口恢复到最小化之前的尺寸和位置。

### 窗口设置 RGBA

Go 方法签名: `WindowSetRGBA(ctx context.Context, col *options.RGBA)`

JS 方法签名: `WindowSetRGBA(col: RGBA)`

将窗口的背景颜色设置为给定的[RGBA](window#颜色)颜色定义。此颜色将显示所有透明像素。

R、G、B 和 A 的有效值为 0-255。

:::info Windows

在 Windows 上，仅支持 0 或 255 的 alpha 值。任何不为 0 的值都将被视为 255。

:::

## Typescript 对象定义

### 位置

```ts
interface Position {
  x: number;
  y: number;
}
```

### 尺寸

```ts
interface Size {
  w: number;
  h: number;
}
```

### 颜色

```ts
interface RGBA {
  r: number;
  g: number;
  b: number;
  a: number;
}
```
